;
; Definition file of UNATTEND.DLL
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008-2014
;
LIBRARY "UNATTEND.DLL"
EXPORTS
UnattendAddResults
UnattendCleanup
UnattendCtxAddOrModifyNodeText
UnattendCtxBeginModify
UnattendCtxCancelModify
UnattendCtxCleanup
UnattendCtxCommitModify
UnattendCtxCompareNodes
UnattendCtxDeserialize
UnattendCtxDeserializeBuffer
UnattendCtxDeserializeFile
UnattendCtxDeserializeString
UnattendCtxDeserializeWithResults
UnattendCtxEnumGet
UnattendCtxEnumOrderedSubNodes
UnattendCtxGetCount
UnattendCtxGetCountByNode
UnattendCtxGetEnumValue
UnattendCtxGetEnumValueByNode
UnattendCtxGetExpandedString
UnattendCtxGetExpandedStringByNode
UnattendCtxGetFlag
UnattendCtxGetFlagByNode
UnattendCtxGetLong
UnattendCtxGetLongByNode
UnattendCtxGetNodeAttr
UnattendCtxGetNodeChild
UnattendCtxGetNodeValue
UnattendCtxGetRootNode
UnattendCtxGetShowUI
UnattendCtxGetShowUIFromNode
UnattendCtxGetString
UnattendCtxGetStringByNode
UnattendCtxGetUlong
UnattendCtxGetUlongByNode
UnattendCtxOpenNode
UnattendCtxOpenNodeByNode
UnattendCtxPrettyPrint
UnattendCtxRemoveAttr
UnattendCtxRemoveNode
UnattendCtxReplaceMatchedNodesWithText
UnattendCtxReplaceNode
UnattendCtxSerialize
UnattendCtxSerializeSettingsStream
UnattendCtxSerializeToBuffer
UnattendCtxSerializeToBufferFromNode
UnattendCtxSerializeToStream
UnattendCtxSerializeToStreamFromNode
UnattendCtxSetNodeName
UnattendCtxSetString
UnattendCtxSetStringByNode
UnattendCtxSpliceTrees
UnattendDeserializeWithResults
UnattendEnumFree
UnattendFindAnswerFile
UnattendFindAnswerFileSkipPantherFolder
UnattendFindAnswerFileWithResults
UnattendFindFileFromCmdLine
UnattendFormatPath
UnattendFreeNode
UnattendFreeResults
UnattendFreeSetting
UnattendGetCount
UnattendGetFirstFailingSetting
UnattendGetFlag
UnattendGetImplicitContext
UnattendGetString
UnattendIsNodeValid
UnattendIsPassUnusedInCtx
UnattendMarkPassUsedInCtx
UnattendUsedPassesExistInCtx
