;
; Definition file of slr.dll
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008-2014
;
LIBRARY "slr.dll"
EXPORTS
RhpResolveInterfaceMethod
GetRuntimeException
ProcessFinalizers
RhCanUnloadModule
RhCollect
RhExceptionHandling_FailedAllocation
RhExceptionHandling_ThrowClasslibArithmeticException
RhExceptionHandling_ThrowClasslibDivideByZeroException
RhExceptionHandling_ThrowClasslibIndexOutOfRangeException
RhExceptionHandling_ThrowClasslibOverflowException
RhExceptionHandling_ThrowInter
RhExceptionHandling_ThrowIntra
RhGcStress_Initialize
RhHandleAlloc
RhHandleFree
RhHandleGet
RhHandleSet
RhMemberwiseClone
RhNewArray
RhNewObject
RhSuppressFinalize
RhTypeCast_AreTypesEquivalent
RhTypeCast_CheckArrayStore
RhTypeCast_CheckCastArray
RhTypeCast_CheckCastClass
RhTypeCast_CheckCastInterface
RhTypeCast_CheckUnbox
RhTypeCast_CheckVectorElemAddr
RhTypeCast_IsInstanceOfArray
RhTypeCast_IsInstanceOfClass
RhTypeCast_IsInstanceOfInterface
RhWaitForPendingFinalizers
RhpCheckedAssignRefR1
RhpCheckedLockCmpXchg
RhpCheckedXchg
RhpCollect
RhpCopyObjectContents
RhpDbl2IntOvf
RhpDbl2Lng
RhpDbl2LngOvf
RhpDbl2ULng
RhpDbl2ULngOvf
RhpDblRemRev
RhpEHJumpByref
RhpEHJumpByrefGCStress
RhpEHJumpObject
RhpEHJumpObjectGCStress
RhpEHJumpScalar
RhpEHJumpScalarGCStress
RhpFlt2IntOvf
RhpFlt2LngOvf
RhpFltRemRev
RhpGcPoll
RhpGcPollStress
RhpGetClasslibFunction
RhpGetEHInfo
RhpGetNextFinalizableObject
RhpGetThread
RhpHandleAlloc
RhpHandleFree
RhpHandleGet
RhpHandleSet
RhpHijackForGcStress
RhpIDiv
RhpIMod
RhpInitialVSDTarget
RhpInitializeGcStress
RhpLDiv
RhpLMod
RhpLMul
RhpLMulOvf
RhpLng2Dbl
RhpLoopHijack
RhpNewArray
RhpNewArrayAlign8
RhpNewFast
RhpNewFastAlign8
RhpNewFastMisalign
RhpNewFinalizable
RhpNewFinalizableAlign8
RhpRegisterModule
RhpReversePInvoke
RhpReversePInvokeBadTransition
RhpReversePInvokeReturn
RhpShutdown
RhpSignalFinalizationComplete
RhpSuppressFinalize
RhpSuppressGcStress
RhpTrapThreads DATA
RhpUDiv
RhpULDiv
RhpULMod
RhpULMul
RhpULMulOvf
RhpULng2Dbl
RhpUMod
RhpUnsuppressGcStress
RhpWaitForFinalizerRequest
RhpWaitForGC
RhpWaitForPendingFinalizers
RhpWaitForSuspend
t101 DATA
t12 DATA
t2 DATA
t2.m1
t26 DATA
t3 DATA
t3.m1
t30 DATA
t33 DATA
t36 DATA
t42 DATA
t48 DATA
t63 DATA
t64 DATA
t71 DATA
