; 
; Exports of file uniplat.dll
;
; Autogenerated by gen_exportdef
; Written by Kai Tietz, 2007
;
LIBRARY uniplat.dll
EXPORTS
UmPlatformInitialize
UmPlatformDeinitialize
UnimodemReadFileEx
UnimodemWriteFileEx
UnimodemDeviceIoControlEx
UnimodemWaitCommEventEx
UnimodemQueueUserAPC
CreateUnimodemTimer
FreeUnimodemTimer
SetUnimodemTimer
CancelUnimodemTimer
CreateOverStructPool
DestroyOverStructPool
AllocateOverStructEx
FreeOverStruct
ReinitOverStruct
SyncDeviceIoControl
WinntIsWorkstation
UnimodemNotifyTSP
StartMonitorThread
StopMonitorThread
MonitorHandle
StopMonitoringHandle
CallBeginning
CallEnding
ResetCallCount
