LIBRARY api-ms-win-ntuser-sysparams-l1-1-0

EXPORTS

ChangeDisplaySettingsExW
DisplayConfigGetDeviceInfo
DisplayConfigSetDeviceInfo
EnumDisplayDevicesW
EnumDisplayMonitors
EnumDisplaySettingsExW
EnumDisplaySettingsW
GetDisplayConfigBufferSizes
GetMonitorInfoW
GetSystemMetrics
QueryDisplayConfig
SystemParametersInfoW
