LIBRARY api-ms-win-net-isolation-l1-1-0

EXPORTS

NetworkIsolationDiagnoseConnectFailureAndGetInfo
NetworkIsolationEnumAppContainers
NetworkIsolationFreeAppContainers
NetworkIsolationGetAppContainerConfig
NetworkIsolationRegisterForAppContainerChanges
NetworkIsolationSetAppContainerConfig
NetworkIsolationSetupAppContainerBinaries
NetworkIsolationUnregisterForAppContainerChanges
