LIBRARY api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0

EXPORTS

CLSIDFromProgID
CLSIDFromString
CoAddRefServerProcess
CoCancelCall
CoCopyProxy
CoCreateFreeThreadedMarshaler
CoCreateGuid
CoCreateInstance
CoCreateInstanceEx
CoDisableCallCancellation
CoDisconnectContext
CoDisconnectObject
CoEnableCallCancellation
CoFreeUnusedLibraries
CoFreeUnusedLibrariesEx
CoGetApartmentType
CoGetCallContext
CoGetCallerTID
CoGetCancelObject
CoGetClassObject
CoGetContextToken
CoGetCurrentLogicalThreadId
CoGetCurrentProcess
CoGetDefaultContext
CoGetInterfaceAndReleaseStream
CoGetMalloc
CoGetMarshalSizeMax
CoGetObjectContext
CoGetPSClsid
CoGetStandardMarshal
CoGetStdMarshalEx
CoGetTreatAsClass
CoImpersonateClient
CoInitializeEx
CoInitializeSecurity
CoInvalidateRemoteMachineBindings
CoIsHandlerConnected
CoLockObjectExternal
CoMarshalHresult
CoMarshalInterThreadInterfaceInStream
CoMarshalInterface
CoQueryAuthenticationServices
CoQueryClientBlanket
CoQueryProxyBlanket
CoRegisterClassObject
CoRegisterInitializeSpy
CoRegisterMessageFilter
CoRegisterPSClsid
CoRegisterSurrogate
CoReleaseMarshalData
CoReleaseServerProcess
CoResumeClassObjects
CoRevertToSelf
CoRevokeClassObject
CoRevokeInitializeSpy
CoSetCancelObject
CoSetProxyBlanket
CoSuspendClassObjects
CoSwitchCallContext
CoTaskMemAlloc
CoTaskMemFree
CoTaskMemRealloc
CoTestCancel
CoUninitialize
CoUnmarshalHresult
CoUnmarshalInterface
CoWaitForMultipleHandles
CreateErrorInfo
CreateStreamOnHGlobal
FreePropVariantArray
GetErrorInfo
GetHGlobalFromStream
IIDFromString
ProgIDFromCLSID
PropVariantClear
PropVariantCopy
SetErrorInfo
StringFromCLSID
StringFromGUID2
StringFromIID
