;
; Definition file of USBCAMD2.SYS
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008
;
LIBRARY "USBCAMD2.SYS"
EXPORTS
DllUnload
USBCAMD_AdapterReceivePacket
USBCAMD_ControlVendorCommand
USBCAMD_Debug_LogEntry
USBCAMD_DriverEntry
USBCAMD_GetRegistryKeyValue
USBCAMD_InitializeNewInterface
USBCAMD_SelectAlternateInterface
