;
; Definition file of USBCAMD2.SYS
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008
;
LIBRARY "USBCAMD2.SYS"
EXPORTS
DllUnload@0
USBCAMD_AdapterReceivePacket@16
USBCAMD_ControlVendorCommand@36
USBCAMD_Debug_LogEntry@16
USBCAMD_DriverEntry@20
USBCAMD_GetRegistryKeyValue@20
USBCAMD_InitializeNewInterface@16
USBCAMD_SelectAlternateInterface@8
