LIBRARY tdi.sys
EXPORTS
;CTEAllocateString
;CTEBlock
;CTEInitEvent
;CTEInitString
;CTEInitTimer
;CTEInitialize
;CTELogEvent
;CTEScheduleDelayedEvent
;CTEScheduleEvent
;CTESignal
;CTEStartTimer
;CTESystemUpTime
TdiBuildNetbiosAddress@12
TdiBuildNetbiosAddressEa@12
TdiCopyBufferToMdl@24
TdiCopyMdlChainToMdlChain@20
TdiCopyMdlToBuffer@24
TdiDefaultChainedRcvDatagramHandler@40
TdiDefaultChainedRcvExpeditedHandler@28
TdiDefaultChainedReceiveHandler@28
TdiDefaultConnectHandler@36
TdiDefaultDisconnectHandler@28
TdiDefaultErrorHandler@8
TdiDefaultRcvDatagramHandler@44
TdiDefaultRcvExpeditedHandler@32
TdiDefaultReceiveHandler@32
TdiDefaultSendPossibleHandler@12
TdiDeregisterAddressChangeHandler@4
TdiDeregisterDeviceObject@4
TdiDeregisterNetAddress@4
;TdiDeregisterNotificationHandler
TdiDeregisterPnPHandlers@4
TdiDeregisterProvider@4
TdiEnumerateAddresses@4
TdiInitialize@0
TdiMapUserRequest@12
TdiMatchPdoWithChainedReceiveContext@8
;TdiOpenNetbiosAddress
TdiPnPPowerComplete@12
TdiPnPPowerRequest@20
TdiProviderReady@4
TdiRegisterAddressChangeHandler@12
TdiRegisterDeviceObject@8
TdiRegisterNetAddress@16
TdiRegisterNotificationHandler@12
TdiRegisterPnPHandlers@12
TdiRegisterProvider@8
TdiReturnChainedReceives@8
