LIBRARY hid.dll
EXPORTS
HidD_FlushQueue@4
HidD_FreePreparsedData@4
HidD_GetAttributes@8
HidD_GetConfiguration@12
HidD_GetFeature@12
HidD_GetHidGuid@4
HidD_GetIndexedString@16
HidD_GetInputReport@12
HidD_GetManufacturerString@12
HidD_GetMsGenreDescriptor@12
HidD_GetNumInputBuffers@8
HidD_GetPhysicalDescriptor@12
HidD_GetPreparsedData@8
HidD_GetProductString@12
HidD_GetSerialNumberString@12
HidD_Hello@8
HidD_SetConfiguration@12
HidD_SetFeature@12
HidD_SetNumInputBuffers@8
HidD_SetOutputReport@12
HidP_GetButtonCaps@16
HidP_GetCaps@8
HidP_GetData@24
HidP_GetExtendedAttributes@20
HidP_GetLinkCollectionNodes@12
HidP_GetScaledUsageValue@32
HidP_GetSpecificButtonCaps@28
HidP_GetSpecificValueCaps@28
HidP_GetUsageValue@32
HidP_GetUsageValueArray@36
HidP_GetUsages@32
HidP_GetUsagesEx@28
HidP_GetValueCaps@16
HidP_InitializeReportForID@20
HidP_MaxDataListLength@8
HidP_MaxUsageListLength@12
HidP_SetData@24
HidP_SetScaledUsageValue@32
HidP_SetUsageValue@32
HidP_SetUsageValueArray@36
HidP_SetUsages@32
HidP_TranslateUsagesToI8042ScanCodes@24
HidP_UnsetUsages@32
HidP_UsageListDifference@20
;HidservInstaller
