LIBRARY api-ms-win-power-limitsmanagement-l1-1-0

EXPORTS

PowerCloseEnvironmentalMonitor@4
PowerCloseLimitsMitigation@4
PowerCloseLimitsPolicy@4
PowerRegisterEnvironmentalMonitor@8
PowerRegisterLimitsMitigation@8
PowerRegisterLimitsPolicy@8
PowerReportLimitsEvent@4
PowerUpdateEnvironmentalMonitorState@12
PowerUpdateEnvironmentalMonitorThresholds@12
PowerUpdateLimitsMitigation@8
