LIBRARY api-ms-win-ntuser-sysparams-l1-1-0

EXPORTS

ChangeDisplaySettingsExW@20
DisplayConfigGetDeviceInfo@4
DisplayConfigSetDeviceInfo@4
EnumDisplayDevicesW@16
EnumDisplayMonitors@16
EnumDisplaySettingsExW@16
EnumDisplaySettingsW@12
GetDisplayConfigBufferSizes@12
GetMonitorInfoW@8
GetSystemMetrics@4
QueryDisplayConfig@24
SystemParametersInfoW@16
