LIBRARY api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0

EXPORTS

IStream_Copy@12
IStream_Read@12
IStream_ReadStr@8
IStream_Reset@4
IStream_Size@8
IStream_Write@12
IStream_WriteStr@8
IUnknown_AtomicRelease@4
IUnknown_GetSite@12
IUnknown_QueryService@16
IUnknown_Set@8
IUnknown_SetSite@8
IsOS@4
SHAnsiToAnsi@12
SHAnsiToUnicode@12
SHCopyKeyA@16
SHCopyKeyW@16
SHCreateMemStream@8
SHCreateStreamOnFileA@12
SHCreateStreamOnFileEx@24
SHCreateStreamOnFileW@12
SHCreateThread@16
SHCreateThreadRef@8
SHCreateThreadWithHandle@20
SHDeleteEmptyKeyA@8
SHDeleteEmptyKeyW@8
SHDeleteKeyA@8
SHDeleteKeyW@8
SHDeleteValueA@12
SHDeleteValueW@12
SHEnumKeyExA@16
SHEnumKeyExW@16
SHEnumValueA@28
SHEnumValueW@28
SHGetThreadRef@4
SHGetValueA@24
SHGetValueW@24
SHOpenRegStream2A@16
SHOpenRegStream2W@16
SHOpenRegStreamA@16
SHOpenRegStreamW@16
SHQueryInfoKeyA@20
SHQueryInfoKeyW@20
SHQueryValueExA@24
SHQueryValueExW@24
SHRegDuplicateHKey@4
SHRegGetIntW@12
SHRegGetPathA@20
SHRegGetPathW@20
SHRegGetValueA@28
SHRegGetValueW@28
SHRegSetPathA@20
SHRegSetPathW@20
SHReleaseThreadRef@0
SHSetThreadRef@4
SHSetValueA@24
SHSetValueW@24
SHStrDupA@8
SHStrDupW@8
SHUnicodeToAnsi@12
SHUnicodeToUnicode@12
