LIBRARY "DiagnosticDataQuery.dll"
EXPORTS
DdqCancelDiagnosticRecordOperation
DdqCloseSession
DdqCreateSession
DdqExtractDiagnosticReport
DdqFreeDiagnosticRecordLocaleTags
DdqFreeDiagnosticRecordPage
DdqFreeDiagnosticRecordProducerCategories
DdqFreeDiagnosticRecordProducers
DdqFreeDiagnosticReport
DdqGetDiagnosticDataAccessLevelAllowed
DdqGetDiagnosticRecordAtIndex
DdqGetDiagnosticRecordBinaryDistribution
DdqGetDiagnosticRecordCategoryAtIndex
DdqGetDiagnosticRecordCategoryCount
DdqGetDiagnosticRecordCount
DdqGetDiagnosticRecordLocaleTagAtIndex
DdqGetDiagnosticRecordLocaleTagCount
DdqGetDiagnosticRecordLocaleTags
DdqGetDiagnosticRecordPage
DdqGetDiagnosticRecordPayload
DdqGetDiagnosticRecordProducerAtIndex
DdqGetDiagnosticRecordProducerCategories
DdqGetDiagnosticRecordProducerCount
DdqGetDiagnosticRecordProducers
DdqGetDiagnosticRecordStats
DdqGetDiagnosticRecordSummary
DdqGetDiagnosticRecordTagDistribution
DdqGetDiagnosticReport
DdqGetDiagnosticReportAtIndex
DdqGetDiagnosticReportCount
DdqGetDiagnosticReportStoreReportCount
DdqGetSessionAccessLevel
DdqGetTranscriptConfiguration
DdqIsDiagnosticRecordSampledIn
DdqSetTranscriptConfiguration
UtcSendTraceLogging
UtcSendTraceLogging2
